Machine Name Field Widget (1.0.2) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: Fields
pl: Pola

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
pl: Nazwa wykorzystywana wewnętrznie może zawierać jedynie małe litery, znaki podkreślenia oraz liczby.

en: Machine Name
pl: Identyfikator systemowy

en: The machine-readable name must contain unique characters.
pl: Nazwa wewnętrzna musi zawierać unikalne znaki.

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens.
pl: Nazwa wewnętrzna może zawierać jedynie małe litery, liczby i dywizy.
