Machine Name Field Widget (1.0.2) - en to tr translation catalogue (5 entries)

en: Fields
tr: Alanlar

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
tr: Makine okunabilir isim yalnızca küçük harf, rakam ve alt çizgi içerebilir.

en: Machine Name
tr: Makine Adı

en: The machine-readable name must contain unique characters.
tr: Okunabilir makine adı benzersiz karakterler içermelidir.

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens.
tr: Okunabilir makine adı sadece küçük harfler, sayılar ve tire içermelidir.
