Mailgun (8.x-1.0-alpha1) - en to bs translation catalogue (4 entries)

en: Yes
bs: Da

en: No
bs: Ne

en: None
bs: Nijedan

en: The configuration options have been saved.
bs: Postavke konfiguracije su sačuvane.
