Markdown (8.x-2.0-rc1) - en to fr translation catalogue (38 entries)

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Enable
fr: Activer

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: None
fr: Aucun(e)

en: The configuration options have been saved.
fr: Les options de configuration ont été enregistrées.

en: Settings
fr: Paramètres

en: Top
fr: Haut

en: Titles
fr: Titres

en: Before
fr: Avant

en: After
fr: Après

en: Link Title
fr: Titre du Lien

en: Unlimited
fr: Illimité

en: Table
fr: Tableau

en: Attributes
fr: Attributs

en: Allow
fr: Autoriser

en: Footnotes
fr: Notes de bas de page

en: Map
fr: Carte

en: Entity
fr: Entité

en: Not Installed
fr: Non installé

en: Relative
fr: Relatif

en: Parser
fr: Analyseur syntaxique

en: Flat
fr: Plat

en: Status report
fr: Tableau de bord d'administration

en: External Links
fr: Liens externes

en: Custom URL
fr: URL personnalisée

en: External links only
fr: Liens externes seulement

en: Minimum heading level
fr: Niveau de titre minimum

en: Entity Type
fr: Type d'entité

en: Maximum heading level
fr: Niveau de titre maximum

en: No links
fr: Aucun lien

en: Nothing
fr: Rien

en: Strikethrough
fr: Barré

en: Table Of Contents
fr: Table des contenus

en: No Referrer
fr: Pas de références

en: Internal links only
fr: Liens internes seulement

en: Allowed HTML
fr: HTML autorisé

en: Task List
fr: Liste de tâches
