Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to cs translation catalogue (5 entries)

en: Yes
cs: Ano

en: No
cs: Ne

en: Field
cs: Pole

en: Reverse
cs: Obráceně

en: Mask
cs: Maska
