Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to fi translation catalogue (5 entries)

en: Yes
fi: Kyllä

en: No
fi: Ei

en: Field
fi: Kenttä

en: Reverse
fi: Käänteinen järjestys

en: Mask
fi: Peite
