Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (5 entries)

en: Yes
gl: Si

en: No
gl: Non

en: Field
gl: Campo

en: Reverse
gl: Invertido

en: Mask
gl: Máscara
