Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to hu translation catalogue (5 entries)

en: Yes
hu: Igen

en: No
hu: Nem

en: Field
hu: Mező

en: Reverse
hu: Fordított

en: Mask
hu: Maszk
