Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to kn translation catalogue (4 entries)

en: Yes
kn: ಸರಿ

en: No
kn: ಇಲ್ಲ

en: Field
kn: ಕ್ಷೇತ್ರ

en: Mask
kn: ಮುಸುಕು
