Masonry API (4.0.0) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: ms
uk: мс

en: Column width
uk: Ширина колонки

en: Resizable
uk: Змінний розмір

en: Animated
uk: Анімоване

en: Animation duration
uk: Тривалість анімації
