Mass Password Change (8.x-1.0-rc1) - en to fr translation catalogue (2 entries)

en: Password reset
fr: Réinitialisation du mot de passe

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
fr: Pour modifier le mot de passe actuel, saisissez le nouveau mot de passe dans les deux champs de texte.
