Mass Password Change (8.x-1.0-rc1) - en to mr translation catalogue (1 entry)

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
mr: सध्याचे संकेताक्षर बदलायचे असल्यास , खालील दोन्ही जागी नवा संकेताक्षर द्या.
