Mass Password Change (8.x-1.0-rc1) - en to th translation catalogue (1 entry)

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
th: เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยกรอกรหัสผ่านใหม่ทั้งสองช่อง
