Mass Password Change (8.x-1.0-rc2) - en to hu translation catalogue (2 entries)

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
hu: A jelszó megváltoztatásához az új jelszót mindkét mezőbe be kell írni.

en: Change password
hu: Jelszó megváltoztatása
