Media Remote Image (8.x-1.0-alpha2) - en to lt translation catalogue (6 entries)

en: Width
lt: Plotis

en: Height
lt: Aukštis

en: General
lt: Bendras

en: The directory %directory does not exist.
lt: Katalogas %directory neegzistuoja.

en: The directory %directory is not writable.
lt: Aplankas %directory neįrašomas

en: Short description of the image used by screen readers and displayed when the image is not loaded. This is important for accessibility.
lt: Trumpas vaizdo, naudojamo ekrano skaitytuvų ir rodomo, kai vaizdas neįkeliamas, aprašymas. Tai svarbu prieinamumui.
