Media Remote Image (8.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: General
target: Geral

en: The directory %directory does not exist.
target: O diretório %directory não existe.

en: Alt text
target: Texto alternativo

en: The directory %directory is not writable.
target: Não é possível escrever no diretório %directory.

en: <em>Alt</em> field required
target: <em>Alt</em> campo obrigatório

en: Making this field required is recommended.
target: Tornar este campo obrigatório é recomendado.

en: An automated attempt to create this directory failed, possibly due to a permissions problem. To proceed with the installation, either create the directory and modify its permissions manually or ensure that the installer has the permissions to create it automatically. For more information, see INSTALL.txt or the <a href=":handbook_url">online handbook</a>.
target: Uma tentativa automática de criar este diretório falhou, possivelmente devido a um problema de permissões. Para proceder com a instalação, crie o diretório e modifique as suas permissões manualmente ou certifique-se que o instalador tem as devidas permissões para o criar automaticamente. Para mais informações, consulte o ficheiro INSTALL.txt ou o <a href=":handbook_url">manual online</a>.

en: Short description of the image used by screen readers and displayed when the image is not loaded. This is important for accessibility.
target: Breve descrição da imagem utilizada pelos leitores de ecrâ e exibida quando a imagem não é carregada. Isto é importante para a acessibilidade.
