Memory Profiler Plus (1.0.0) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: Development
ka: დეველოპმენტი

en: Count
ka: რაოდენობა

en: Maximum
ka: მაქსიმუმი

en: Minimum
ka: მინიმუმი
