Memory Profiler Plus (1.0.0) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Development
ta: உருவாக்கம்

en: Count
ta: எண்ணிக்கை

en: Maximum
ta: அதிகஅளவு

en: Minimum
ta: குறைந்தஅளவு
