Metis (VG Wort integration) (8.x-1.0-alpha1) - en to de translation catalogue (6 entries)

en: Settings
de: Einstellungen

en: General
de: Allgemein

en: Example
de: Beispiel

en: Show
de: Anzeigen

en: Default value
de: Standardwert

en: The value is not correct.
de: Der Wert ist nicht korrekt.
