Metis (VG Wort integration) (8.x-1.0-alpha3) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: General
hy: Ընդհանուր

en: Show
hy: Ցուցադրել

en: Default value
hy: Լռելյայն արժեք
