Metis (VG Wort integration) (8.x-1.0-alpha3) - en to ru translation catalogue (5 entries)

en: Settings
ru: Настройки

en: General
ru: Общий

en: Show
ru: Показать

en: Default value
ru: Значение по умолчанию

en: Server
ru: Сервер
