Micon (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Type
target: வகை

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது
