Micro Node (8.x-1.0-alpha10) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Site name
pl: Nazwa witryny

en: Site
pl: Witryna

en: About
pl: O stronie

en: Site settings
pl: Ustawienia witryny
