Micro Path (8.x-1.0-alpha1) - en to es translation catalogue (6 entries)

en: Delete
es: Eliminar

en: Language
es: Idioma

en: Maximum alias length
es: Longitud máxima de alias

en: Site ID
es: ID del sitio

en: Source
es: Origen

en: The automatically generated alias %original_alias conflicted with an existing alias. Alias changed to %alias.
es: El alias automáticamente generado %original_alias entra en conflicto con un alias ya existente. Alias cambiado a %alias.
