Micro Path (8.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Delete
gl: Borrar

en: Language
gl: Idioma

en: Maximum alias length
gl: Lonxitude máxima do alias

en: Source
gl: Orixe
