Micro Path (8.x-1.0-alpha1) - en to id translation catalogue (6 entries)

en: Delete
id: Hapus

en: Language
id: Bahasa

en: Maximum alias length
id: Panjang alias maksimal

en: Source
id: Sumber

en: The automatically generated alias %original_alias conflicted with an existing alias. Alias changed to %alias.
id: Pembuatan alias otomatis %original_alias berkonflik dengan alias yang sudah ada. Alias diubah ke %alias.

en: Maximum length of aliases to generate. 100 is the recommended length. @max is the maximum possible length.
id: Panjang maksimum alias yang akan dibuat. 100 adalah panjang yang disarankan. @max adalah panjang maksimum yang memungkinkan.
