Microspid PASW (8.x-1.0-beta7) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Settings
target: 设置

en: Save
target: 保存

en: Basic settings
target: 基本设置

en: role
target: 角色

en: Language code
target: 语言代码

en: Debugging
target: 调试中

en: Test mode
target: 测试模式

en: Site default language code
target: 站点缺省语言代码
