SAML IDP 2.0 Single Sign On (SSO) - SAML Identity Provider (8.x-2.16) - en to ta translation catalogue (14 entries)

en: Delete
ta: அழி

en: Submit
ta: சமர்ப்பி

en: Username
ta: பயனர்பெயர்

en: Action
ta: செயல்

en: Support
ta: ஆதரவு

en: Login
ta: உள் நுழை

en: Edit
ta: மாற்று

en: Reset
ta: மீளமை

en: Test
ta: சோதனை

en: Settings
ta: அமைவுகள்

en: Save
ta: சேமி

en: Upload
ta: தரவேற்று

en: Mapping
ta: பொருத்தல்

en: Unsigned
ta: குறியற்ற
