Modal block (8.x-1.0-alpha2) - en to he translation catalogue (6 entries)

en: Block settings
he: הגדרות בלוק

en: Width
he: רוחב

en: Height
he: גובה

en: Show
he: הצג

en: Hide
he: הסתרה

en: Effect
he: אפקט
