Modal Configuration (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Type
target: نوع

en: Name
target: نام

en: ID
target: هویت

en: About
target: درباره

en: Configuration name
target: نام پیکربندی
