Moderation Scheduler (8.x-1.1-alpha1) - en to gl translation catalogue (6 entries)

en: 1 hour
gl: 1 hora

en: 1 day
gl: 1 día

en: 5 minutes
gl: 5 minutos

en: 1 minute
gl: 1 minuto

en: Cron ran successfully.
gl: Cron executouse correctamente.

en: Cron run failed.
gl: Cron fallou na súa execución.
