Moderation Scheduler (8.x-1.1-alpha3) - en to hr translation catalogue (5 entries)

en: 1 hour
hr: 1 sat

en: 1 day
hr: 1 dan

en: 5 minutes
hr: 5 minuta

en: Cron ran successfully.
hr: Cron uspješno izveden.

en: Cron run failed.
hr: Cron nije uspio.
