Moderation Scheduler (8.x-1.1-alpha3) - en to sq translation catalogue (2 entries)

en: Cron ran successfully.
sq: Cron është ekzekutuar me sukses.

en: Cron run failed.
sq: Ekzekutimi i cron dështoi.
