Moderation Scheduler (8.x-1.3-alpha1) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: 1 hour
bo: དུས་ཚོད་1

en: 1 day
bo: ཉིན་གཅིག

en: Cron ran successfully.
bo: དུས་བཀག་སྒྲིག་རིམ་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པ།

en: Cron run failed.
bo: དུས་བཀག་སྒྲིག་རིམ་འཁོར་རྒྱུག་བྱས་མ་ཐུབ།
