Moderation Scheduler (8.x-2.2-alpha1) - en to kk translation catalogue (4 entries)

en: 1 hour
kk: 1 сағат

en: 1 day
kk: @count күн

en: Cron ran successfully.
kk: Cron ойдағыдай жүріп жір.

en: Cron run failed.
kk: Cron іске қосалмады.
