Moderation Scheduler (8.x-2.2-alpha1) - en to pl translation catalogue (8 entries)

en: 1 hour
pl: 1 godzina

en: 1 day
pl: 1 dzień

en: 5 minutes
pl: 5 minut

en: 1 minute
pl: 1 minuta

en: Cron Settings
pl: Konfiguracja zadań cron

en: Cron ran successfully.
pl: Zadania cron zostały pomyślnie wykonane.

en: Cron run failed.
pl: Nie udało się wykonać zadań cron.

en: Scheduling options
pl: Opcje planowania
