Moderation Scheduler (8.x-2.2-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: 1 minute
target: 1 دقیقه

en: Cron ran successfully.
target: کرون با موفقیت اجرا شد.

en: Cron run failed.
target: اجرای کرون با شکست روبرو شد.
