MongoDB (8.x-2.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (79 entries)

en: Pages
target: 頁面

en: delete
target: 刪除

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Type
target: 類型

en: List
target: 清單

en: Cancel
target: 取消

en: Disabled
target: 停用

en: Block title
target: 區塊標題

en: The title of the block as shown to the user.
target: 顯示給使用者看的區塊標題。

en: Content types
target: 內容類型

en: File
target: 檔案

en: Date
target: 日期

en: Reset
target: 重設

en: Message
target: 訊息

en: Weight
target: 權重

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: none
target: 無

en: View
target: 檢視

en: Region
target: 區域

en: Event
target: 活動

en: User
target: 使用者

en: Access denied
target: 拒絕存取

en: Block
target: 區塊

en: Add block
target: 新增區塊

en: Hostname
target: 主機名稱

en: Filter
target: 篩選

en: Location
target: 位置

en: Severity
target: 嚴重性

en: Count
target: 次數

en: configure
target: 設定

en: Line
target: 行號

en: Referrer
target: 來源

en: Anonymous
target: 匿名使用者

en: Latest
target: 最新

en: Visibility settings
target: 可見性狀態

en: Function
target: 功能

en: Source
target: 來源

en: Date/time
target: 日期/時間

en: Are you sure you want to delete the block %name?
target: 您真的要刪除 %name 區塊嗎?

en: The block %name has been removed.
target: 已刪除 %name 區塊。

en: Changed
target: 已變更

en: Block description
target: 區塊說明

en: Blocks
target: 區塊

en: Delete block
target: 刪除區塊

en: Save blocks
target: 儲存區塊

en: The block settings have been updated.
target: 已更新區塊設定。

en: '%name' block
target: '%name' 區塊

en: Save block
target: 儲存區塊

en: The block configuration has been saved.
target: 已儲存區塊設定。

en: The block has been created.
target: 已建立區塊。

en: Block body
target: 區塊內容

en: The content of the block as shown to the user.
target: 顯示給使用者看的區塊內容。

en: Page not found
target: 找不到頁面

en: About
target: 關於

en: Sequence
target: 序列

en: Uses
target: 使用

en: Filter log messages
target: 篩選日誌訊息

en: You must select something to filter by.
target: 您必須選擇某些項目來過濾

en: No blocks in this region
target: 此區域中沒有任何區塊

en: The changes to these blocks will not be saved until the <em>Save blocks</em> button is clicked.
target: 這些區塊的變更不會被儲存起來，除非您按下<em>儲存區塊</em> 的按鈕。

en: Not restricted
target: 未受限制

en: Pages on which this PHP code returns <code>TRUE</code> (experts only)
target: 當這份 PHP 程式碼執行結果傳回 <code>TRUE</code> 時才會顯示的頁面 (僅供瞭解運作原理的專家使用)

en: Pages or PHP code
target: 頁面或 PHP 程式碼

en: If the PHP option is chosen, enter PHP code between %php. Note that executing incorrect PHP code can break your Drupal site.
target: 如果選用了 PHP，請在 %php 之間輸入 PHP 程式碼。務請注意，如果 PHP 程式碼不能正確執行的話，有可能會損壞您的 Drupal 站台。

en: Not customizable
target: 無法自訂

en: Ensure that each block description is unique.
target: 請確認每個區塊描述都是不同的。

en: Positioning content
target: 指定內容位置

en: Controlling visibility
target: 可見性控制

en: A brief description of your block. Used on the <a href="@overview">Blocks administration page</a>.
target: 一段區塊的大略描述。請使用 <a href="@overview">區塊管理頁面</a>。

en: Cache blocks
target: 區塊快取

en: Block caching is inactive because you have enabled modules defining content access restrictions.
target: 請注意，當啟用了定義內容存取限制的模組時，區塊快取將不會作用。

en: Restricted to certain pages
target: 受限於特定頁面

en: The block cannot be placed in this region.
target: 無法把區塊放到這個區域。

en: Clear log messages
target: 清除日誌訊息

en: This will permanently remove the log messages from the database.
target: 這會將記錄訊息從資料庫中永久刪除。

en: Database log cleared.
target: 已清除數據庫日誌。

en: Show block for specific content types
target: 為特定內容類型顯示區塊

en: No information
target: 沒有可用資訊
