MongoDB (8.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Delete
target: Apagar

en: Operations
target: Operações

en: Type
target: Tipo

en: File
target: Arquivo

en: Date
target: Data

en: Reset
target: Redefinir

en: Message
target: Mensagem

en: The configuration options have been saved.
target: As configurações foram salvas.

en: View
target: Ver

en: Event
target: Evento

en: Paths
target: Endereços

en: User
target: Usuário

en: Access denied
target: Acesso negado

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Filter
target: Filtrar

en: Location
target: Localização

en: Severity
target: Severidade

en: Count
target: Contar

en: Line
target: Linha

en: Referrer
target: Referência

en: Latest
target: Recente

en: Source
target: Fonte

en: Changed
target: Alterado

en: Request
target: Requisição

en: Page not found
target: A página não foi encontrada

en: Sequence
target: Sequência

en: Filter log messages
target: Filtrar mensagens de log

en: You must select something to filter by.
target: Você deve selecionar algo para filtrar.

en: Database log cleared.
target: Relatório do banco de dados apagado.

en: No information
target: Nenhuma informação

en: Top 'page not found' errors in MongoDB
target: Erros de 'página não encontrada' mais comuns no MongoDB

en: Are you sure you want to delete the recent logs?
target: Tem certeza de que deseja excluir os registros recentes?
