MongoDB (8.x-2.1-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: Delete
target: حذف

en: Operations
target: عملیات

en: Type
target: نوع

en: File
target: فایل

en: Date
target: تاریخ

en: Reset
target: بازنشانی

en: Message
target: پیغام

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: View
target: مشاهده

en: Event
target: رویداد

en: ID
target: شناسه

en: Paths
target: مسیرها

en: User
target: کاربر

en: Access denied
target: دسترسی مجاز نیست

en: Hostname
target: نام میزبان

en: Filter
target: فیلتر

en: Location
target: مکان

en: Severity
target: شدت

en: Count
target: شمارش

en: Line
target: خط

en: Referrer
target: ارجاع دهنده

en: Source
target: منبع

en: Changed
target: تغییر یافته

en: Page not found
target: صفحه مورد نظر یافت نشد.

en: Sequence
target: دنباله

en: Filter log messages
target: فیلتر گزارش‌ها

en: You must select something to filter by.
target: شما باید یکی را که با آن فیلتر اعمال شود را انتخاب کنید.

en: Database log cleared.
target: گزارشات پایگاه داده پاک شدند.

en: No information
target: اطلاعاتی وجود ندارد
