MongoDB (8.x-2.1-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Delete
target: 删除

en: Operations
target: 操作

en: Type
target: 类型

en: File
target: 文件

en: Date
target: 日期

en: Reset
target: 重置

en: Message
target: 消息

en: The configuration options have been saved.
target: 配置选项已保存。

en: View
target: 查看

en: Event
target: 事件

en: Paths
target: 路径

en: User
target: 用户

en: Access denied
target: 拒绝访问

en: Hostname
target: 主机名

en: Filter
target: 过滤

en: Location
target: 位置

en: Severity
target: 严重性

en: Count
target: 计数

en: Line
target: 行

en: Referrer
target: 来源

en: Latest
target: 最新的

en: Source
target: 源

en: Date/time
target: 日期/时间

en: Changed
target: 已更改

en: Request
target: 请求

en: Page not found
target: 页面未找到

en: Sequence
target: 次序

en: Filter log messages
target: 过滤日志信息

en: You must select something to filter by.
target: 您必须选择一个过滤条件。

en: Database log cleared.
target: 数据库日志已清除。

en: No information
target: 无信息

en: Are you sure you want to delete the recent logs?
target: 您确定要删除最近的日志吗？
