Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to ar translation catalogue (13 entries)

en: Submit
ar: إضافة

en: Unknown
ar: غير معروف

en: Project not secure
ar: المشروع غير آمن

en: Project revoked
ar: المشروع مسحوب

en: Project not supported
ar: المشروع غير مدعوم

en: No available releases found
ar: لا تتوفر أي إصدارات

en: Release revoked
ar: سُحبت النسخة

en: Release not supported
ar: النسخة غير مدعومة

en: Invalid info
ar: معلومات غير سليمة

en: About
ar: حول

en: Unknown release date
ar: تاريخ إصدار مجهول

en: Failed to get available update data.
ar: فشل في جلب بيانات التحديث المتاحة.

en: No available update data
ar: لا توجد بيانات تحديث متاحة.
