Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to bg translation catalogue (10 entries)

en: Submit
bg: Запис

en: Unknown
bg: Неизвестно

en: Project not secure
bg: Проекта не е защитен

en: Project revoked
bg: Проекта е анулиран

en: Project not supported
bg: Проекта не се поддържа

en: No available releases found
bg: Няма намерени версии

en: Release revoked
bg: Версията е анулирана

en: Release not supported
bg: Версията не се поддържа

en: Invalid info
bg: Невалидна информация

en: Unknown release date
bg: Непозната дата на версията
