Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to ca translation catalogue (14 entries)

en: Submit
ca: Envia

en: Unknown
ca: Desconegut

en: Project not secure
ca: Projecte no segur

en: Project revoked
ca: Projecte revocat

en: Project not supported
ca: Projecte no suportat

en: No available releases found
ca: No s'han trobat noves versions disponibles

en: Release revoked
ca: Versió revocada

en: Release not supported
ca: Versió no suportada

en: Invalid info
ca: Informació no vàlida

en: About
ca: Detalls

en: Unknown release date
ca: Data de la versió desconeguda

en: Failed to get available update data.
ca: No s'ha pogut obtenir la informació d'actualització disponible.

en: No available update data
ca: No hi ha informació d'actualització disponible

en: Invalid version: @existing_version
ca: Versió invàlida: @existing_version
