Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to el translation catalogue (14 entries)

en: Submit
el: Υποβολή

en: Unknown
el: Άγνωστο

en: Token
el: Σύμβολο (token) αντικατάστασης

en: Project not secure
el: Έργο μη ασφαλές!

en: Project revoked
el: Το έργο έχει ανακληθεί

en: Project not supported
el: Το έργο δεν υποστηρίζεται

en: No available releases found
el: Δε βρέθηκαν διαθέσιμες εκδόσεις

en: Release revoked
el: Η έκδοση ανακλήθηκε

en: Release not supported
el: Η έκδοση δεν υποστηρίζεται

en: Invalid info
el: Μη έγκυρες πληροφορίες

en: About
el: Περί

en: Unknown release date
el: Άγνωστη ημερομηνία έκδοσης

en: Failed to get available update data.
el: Η λήψη διαθέσιμων στοιχείων ενημέρωσης απέτυχε.

en: No available update data
el: Δεν υπάρχουν στοιχεία ενημέρωσης
