Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to eo translation catalogue (10 entries)

en: Submit
eo: Mi aliĝas

en: Unknown
eo: Nekonata

en: Project not secure
eo: Projekto ne sekura

en: Project revoked
eo: Projekto senvalidigita

en: Project not supported
eo: Projekto ne subtenata

en: No available releases found
eo: Neniuj disponeblaj eldonoj trovitaj.

en: Release revoked
eo: Eldono senvalidigita

en: Release not supported
eo: Eldono ne subtenata

en: Invalid info
eo: Nevalidaj informoj

en: Unknown release date
eo: Nekonata eldona dato
