Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to gl translation catalogue (14 entries)

en: Submit
gl: Enviar

en: Unknown
gl: Descoñecido

en: Token
gl: Símbolos

en: Project not secure
gl: Proxecto inseguro

en: Project revoked
gl: Proxecto pechado

en: Project not supported
gl: Proxecto non soportado

en: No available releases found
gl: Non hai liberacións dispoñíbeis atopadas

en: Release revoked
gl: Liberación pechada

en: Release not supported
gl: Liberación non soportada

en: Invalid info
gl: info non válido

en: About
gl: Información

en: Unknown release date
gl: Data de liberación descoñecida

en: Failed to get available update data.
gl: Non se puido acceder os datos de actualización dispoñibles.

en: No available update data
gl: Non hai información sobre actualizacións dispoñíbel
