Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to hr translation catalogue (13 entries)

en: Submit
hr: Pošalji

en: Unknown
hr: Nepoznato

en: Project not secure
hr: Projekt nije siguran

en: Project revoked
hr: Projekt je povučen

en: Project not supported
hr: Projekat nije podržan

en: No available releases found
hr: Nema dostupnih izdanja

en: Release revoked
hr: Inačica je povučena

en: Release not supported
hr: Nepodržano izdanje

en: Invalid info
hr: Pogrešne informacije

en: About
hr: Opis

en: Unknown release date
hr: Nepoznat datum izdanja

en: Failed to get available update data.
hr: Nije uspjelo dohvaćanje dostupnih nadogradnji.

en: No available update data
hr: Nema podataka o nadogradnjama
