Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to hu translation catalogue (16 entries)

en: Submit
hu: Beküldés

en: Unknown
hu: Ismeretlen

en: Token
hu: Vezérjel

en: Project not secure
hu: Nem biztonságos projekt

en: Project revoked
hu: Visszavont projekt

en: Project not supported
hu: Nem támogatott projekt

en: No available releases found
hu: Nem található elérhető kiadás

en: Release revoked
hu: Visszavont kiadás

en: Release not supported
hu: Nem támogatott kiadás

en: Invalid info
hu: Érvénytelen információ

en: About
hu: Leírás

en: Unknown release date
hu: Ismeretlen kiadási dátum

en: Failed to get available update data.
hu: Nem sikerült az elérhető frissítések adatainak letöltése.

en: No available update data
hu: Nincs elérhető frissítés

en: Empty version
hu: Üres verzió

en: Invalid version: @existing_version
hu: Érvénytelen verzió: @existing_version
