Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to id translation catalogue (13 entries)

en: Submit
id: Kirim

en: Unknown
id: Tak dikenal

en: Project not secure
id: Proyek tidak aman

en: Project revoked
id: Proyek dicabut

en: Project not supported
id: Proyek tidak didukung

en: No available releases found
id: Tidak ada rilis yang tersedia

en: Release revoked
id: Rilis dicabut

en: Release not supported
id: Rilis tidak didukung

en: Invalid info
id: Info tidak benar

en: About
id: Tentang

en: Unknown release date
id: Tanggal rilis tidak dikenal

en: Failed to get available update data.
id: Gagal mendapatkan data update yang tersedia.

en: No available update data
id: Tidak tersedia data update
